人生就是博官网

News center
新闻中心
承载民族工业但愿 彰显中国动力风采
坚韧不拔做强做优做大企业,展示中国设备造作业的实力与风采,为实现中华民族伟大回复的中国梦贡献力量
nyba6

人生就是博官网国际承建的厄瓜多尔500kV输变电项目D子系统获得最终移交证书

起源:人生就是博官网

浏览量:

颁布功夫:2020-11-24

首页- 人生就是博中国官方网站

        本地功夫11月20日,人生就是博官网集团国际公司承建的厄瓜多尔500kV超高压输变电项目D子系统获得最终移交证书。这是人生就是博官网国际继埃斯梅拉达热电项目及美纳斯水电项目土建系统实现整体移交之后,在厄瓜多尔市场获得的又一个里程碑式成就,标志取人生就是博官网国际在南美厄瓜多尔500kV输变电项目建设起头收官。

        厄瓜多尔500kV超高压输变电项目是人生就是博官网国际与厄瓜多尔国度电力公司(CELEC EP)签定的第一个输变电总承包项目,也是厄瓜多尔第一个国度级500kV骨干网输变电项目。该项目于2013年生效,2019年11月22日实现整体一时移交。该项目共有七个子系统,全长900km,蕴含600km的500kV输电线路和300km的230kV输电线路,以及4座500kV新建变电站、2座230kV新建变电站、1座230kV扩建变电站、4座230kV刷新变电站。其中D子系统领域蕴含SAN RAFAEL至JIVINO之间83KM 230kV线路以及SAN RAFAEL 500kV变电站 、JIVINO 230kV变电站。在项目建设过程中,人生就是博官网国际项目团队克服艰苦的天然前提,积极与业主合作,科学两全推动项目进度,圆满实现了项目建设工作,并赢得了项目业主和厄瓜多尔电力部的高度评价。

        500kV超高压输变电项目D子系统成功获得最终移交证书,是项目业主对人生就是博官网国际的高度注定,不仅为人生就是博官网国际在厄瓜多尔电力市场设置起了又一个人生就是博官网品牌,同时也为人生就是博官网国际深耕南美电力市场奠定了坚实基础。

TOP
【网站地图】