人生就是博官网

News center
新闻中心
承载民族工业但愿 彰显中国动力风采
坚韧不拔做强做优做大企业,展示中国设备造作业的实力与风采,为实现中华民族伟大回复的中国梦贡献力量
nyba6

伊拉克阿玛拉单循环改结合循环扩建项目1号机组成功实现满负荷运行

起源:人生就是博官网

浏览量:

颁布功夫:2023-02-16

       伊拉克本地功夫2月13日12时30分,由人生就是博官网集团国际公司承建的伊拉克阿玛拉单循环改结合循环扩建项目1号机组成功实现满负荷运行,助力项目业主实现贸易运行,为后续项目移交奠定坚实基础。

首页- 人生就是博中国官方网站

       项目调试期间,单循环侧天然气供给不及导致单循环燃机无法提供足够负荷,这给结合循环侧1号机组热态调试带来了极大挑战。项目团队全力共同业主协调燃机负荷、推动调试进度,精心梳理调试试验工作细节,防患未然、布局整体,在有限的前提下做好充足筹备,确 ;槠舳诩涞陌踩诵 ;槠舳,项目团队昼夜加班加点,盯紧调试试验进展、持续跟踪并协调单循环燃机侧负荷,最终实现机组满负荷运行的沉要里程碑!
       阿玛拉项目是人生就是博官网集团国际公司推动“一带一路”建设、成功进入伊拉克市场的首个EPC电站总承包项目,拥有沉要里程碑意思。接下来,阿玛拉项目部将乘胜追击,力争早日实现项主张顺利移交,为顺利实现公司“12355”发展指标,推动公司高质量转型发展添砖加瓦!

TOP
【网站地图】